\begin{texdraw}
\drawdim cm

\arrowheadtype t:F

% abcisas
\move(-0.5 0)
\avec(2 0)

% ordenadas
\move(0 -0.5)
\avec(0 2)

%Parte Real
\lpatt(0.02 0.1)
\move(1.4 1.1)
\lvec(1.4 0)

\move(1.4 -0.1)
\textref h:C v:T \htext{$R_F$}

%Parte Imaginaria
\move(1.4 1.1)
\lvec(0 1.1)

\move(-0.1 1.1)
\textref h:R v:C \htext{$I_F$}

% El fasor
\lpatt()
\arrowheadtype t:V
\move(0 0)
\avec(1.4 1.1)

% El angulo del fasor con las ordenadas
\move(0 0)
\larc r:0.8 sd:0 ed:38

\move(0.9 0.5)
\textref h:L v:C \htext{$\phi$}

\end{texdraw}